Fabien TRINDADE
Directeur d’unité

Centre d’exploitation de Dreux
6 rue Jean-Louis Chanoine 28100 Dreux – France
Tél. : +33 (0)2 37 46 20 73 - Mob. : +33 (0)6 09 44 03 21
fabien.trindade@keolis.com - www.keolis.com

Bachir BENAHMED
Chef de mouvement

Centre d’exploitation de Dreux
6 rue Jean-Louis Chanoine 28100 Dreux – France
Tél. : +33 (0)2 37 46 20 73 - Mob. : +33 (0)6 34 27 90 34
bachir.benahmed@keolis.com - www.keolis.com

Khaled BOUCHEMA
Manager réseau

Centre d’exploitation de Dreux
6 rue Jean-Louis Chanoine 28100 Dreux – France
Tél. : +33 (0)2 37 46 20 73 - Mob. : +33 (0)6 34 47 39 51
khaled.bouchema@keolis.com - www.keolis.com

Jean MAHMOUD
Manager réseau

Centre d’exploitation de Dreux
6 rue Jean-Louis Chanoine 28100 Dreux – France
Tél. : +33 (0)2 37 46 20 73 - Mob. : +33 (0)6 34 27 90 37
jean.mahmoud@keolis.com - www.keolis.com

Huseyin YARIMBAS
Manager réseau

Centre d’exploitation de Dreux
6 rue Jean-Louis Chanoine 28100 Dreux – France
Tél. : +33 (0)2 37 46 20 73 - Mob. : +33 (0)6 34 27 90 36
huseyin.yarimbas@keolis.com - www.keolis.com

Loup PAILLARDIN
Responsable marketing et commercial

Centre d’exploitation de Dreux
6 rue Jean-Louis Chanoine 28100 Dreux – France
Tél. : +33 (0)2 37 46 20 73 - Mob. : +33 (0)6 34 27 90 33
loup.paillardin@keolis.com - www.keolis.com

Maxime LECLERC
Responsable exploitation

Centre d’exploitation de Dreux
6 rue Jean-Louis Chanoine 28100 Dreux – France
Tél. : +33 (0)2 37 46 20 73 - Mob. : +33 (0)6 34 27 90 41
lmaxime.leclerc@keolis.com - www.keolis.com